目标

网络地址转换(NAT)将局域网(LAN)上的私有IP地址转换为公有(WAN)IP地址，并将公有(WAN)IP地址转换为私有LAN IP地址。本文介绍如何在SPA8000上保留一系列端口。端口范围（被标识为保留端口）被指定为不用于网络地址转换(NAT)。

注意：如果在保留端口上设置端口转发，则取消该特定端口的端口转发。

适用设备

- SPA8000

软件版本

- 6.1.12

系统保留端口范围

步骤1.以管理员身份登录Web配置实用程序，然后选择Advanced > Network > Application。“应用程序”页打开：

步骤2.在System Reserved Ports Range区域的Starting Port字段中输入起始端口。这是保留端口范围的起始端口。此端口范围定义在电话适配器上运行的应用程序使用的TCP/UDP端口。

注意：默认起始端口为50000。

步骤3.从Num of Ports Reserved下拉列表中选择要保留的端口数。这将提供保留的端口总数。保留端口以向主机提供特定服务。

注意：保留端口数的默认值为256。

步骤4.单击“提交所有更改”以保存配置。