目标

本文档概述了在SPA8000设备上更改各种NAT设置的步骤。

适用设备

- SPA8000电话适配器

分步过程

SPA8000上的NAT设置

步骤1.在电话配置实用程序中单击Admin Login（管理员登录），以增加可更改的页数和设置。

步骤2.单击页面右上角的Advanced。

步骤3.选择语音> L1。这将引导您进入L1设置页。

步骤4.在L1页中向下滚动到NAT Settings参数。

第5步：启用NAT映射 — 启用此选项以在SIP消息中使用外部映射的IP地址和SIP/RTP端口。选择是启用参数，或选择否禁用参数。默认情况下，未选择。

步骤6. NAT Keep Alive Enable — 此选项已启用，可定期发送已配置的NAT保活消息。 选择是启用参数，或选择否禁用参数。默认情况下，未选择。

步骤7. NAT Keep Alive Msg — 在此参数中输入应定期发送的keep alive消息以维护当前NAT映射。默认设置为$NOTIFY，将发送NOTIFY消息。

步骤8. NAT Keep Alive Dest — 此参数分配应接收NAT Keep alive消息的目标。默认情况下，它设置为$PROXY，将消息发送到当前或出站代理。

步骤9.单击“提交所有更改”。