目标

用户信息有助于在拨打出站呼叫时显示主叫方信息，也有助于增强线路的安全性，因为管理员能够配置身份验证以防止攻击。本文介绍如何在SPA8000电话适配器上配置用户信息。

适用设备

- SPA8000

软件版本

- 6.1.12

用户信息配置

步骤1.以管理员身份登录Web配置实用程序，然后选择Advance > Voice > L1-L8。“线路”页打开：

步骤2.从“行启用”下拉列表中选择是以启用服务行。

步骤3.向下滚动到Subscriber Information区域。

步骤4.在“显示名称”字段中输入要作为来电者ID显示的名称。

步骤5.在“用户ID”字段中输入要分配的分机号以标识此行。

步骤6.在“密码”字段中输入要为此行分配的密码。

步骤7.选择是否希望从User Auth ID下拉列表对用户进行身份验证。选择yes 将身份验证ID和密码用于SIP身份验证。

步骤8.在Auth ID字段中输入要分配给此行的SIP身份验证ID。

步骤9.在Mini Certificate字段中，输入要分配给此用户线路的迷你证书。

步骤10.在SRTP Private Key字段中输入用于建立安全呼叫的私钥。安全实时协议(SRTP)密钥用于确保设备与外部之间的连接安全，且从不暴露信息。

注意：如果要生成新的Mini证书和密钥，请单击此处，然后执行所述步骤。

步骤11.单击“提交所有更改”以保存设置。