目标

SPA8000通过SIP（会话初始协议）和RTP（实时协议）协议支持服务质量配置。可通过网络设置设置服务类别(CoS)和差分服务(DiffServ)位。服务类别(CoS)用于指定0到7（包括7）之间的优先级值，服务质量(QoS)可使用该优先级值来区分用户发送的数据包流量。DiffServ是一种服务质量(QoS)协议，用于管理互联网媒体连接的带宽分配。DiffServ值以十六进制格式表示，由用户根据RFC2474标准创建。DiffServ还根据服务类型(ToS)控制具有优先级的流量。 ToS用于确定网络流量中数据包的优先级。网络设置用于配置SPA8000所需的抖动缓冲区、SIP和RTP CoS值以及其他参数。本文档概述了在SPA8000模拟电话适配器上更改各种网络设置的步骤。

适用设备

- SPA8000

软件版本

- 6.1.12

网络设置配置

步骤1.以管理员身份登录Web配置实用程序，然后选择Advanced > Voice > L1- L8。系统将打开“Line”页：

步骤2.在“行”页面上，向下滚动到“网络设置”部分。

步骤3.在SIP ToS/DiffServ Value字段中输入ToS/DiffServ值。ToS/DiffServ对传输SIP消息的UDP IP数据包进行分类。IP报头中的“服务类型”字段用于设置数据包的优先级。默认设置为0x68。

步骤4.在SIP Cos Value字段中为SIP消息输入CoS值。这会将CoS值分配给SIP数据包。最高优先级具有最高优先级。默认情况下，在SIP CoS Value字段中将其设置为3。SIP CoS值的范围是[0 - 7]。

步骤5.在RTP ToS/DiffServ Value字段中输入TOS/DiffServ值。ToS/DiffServ对传输RTP数据的UDP IP数据包进行分类。默认设置为0xb8。

步骤6.在RTP CoS值字段中输入RTP数据的CoS值。这会将CoS值分配给RTP数据包。默认设置为6。RTP CoS值的范围是[0 -7]。

步骤7.从Network Jitter Level下拉列表中，选择一个选项。网络抖动级别确定抖动缓冲区大小如何由Linksys IP电话调整。此设置控制抖动缓冲区大小调整到最小的速率。最小抖动缓冲区大小为30毫秒。对于较高抖动级别，起始抖动缓冲区大小值较大。

- 低 — 此级别提供低速率，抖动缓冲区大小可调整到最小值。

- Medium — 此级别提供中速率，抖动缓冲区大小可调整到该中速，以达到最小值。

- 高 — 此级别提供高速率，抖动缓冲区大小可调整到最小值。

- 非常高 — 此级别提供非常高的速率，抖动缓冲区大小可调整到最小值。

- 极高 — 此级别提供极高的速率，可将抖动缓冲区大小调整到最小值。

步骤8.从Jitter Buffer Adjustment下拉列表中，选择一个选项。抖动缓冲区调整控制应如何调整抖动缓冲区。调整抖动缓冲区，以便给出抖动缓冲区大小如何移动的方向。

- 上下 — 此选项允许抖动缓冲区上下移动。

- 仅上移 — 此选项仅允许抖动缓冲区上移。

- 仅下移 — 此选项仅允许抖动缓冲区下移。

- 禁用 — 此选项禁用抖动缓冲区调整。不控制如何调整抖动缓冲区。

步骤9.单击“提交所有更改”。