目标

隔离区(DMZ)功能将一台网络计算机（通常为网络外的用户提供服务，因此更易受到攻击）放在暴露在Internet中的子网中。这为局域网(LAN)增加了额外的安全层。 本文的目的是说明SPA8000模拟电话适配器上的DMZ设置。

适用设备

· SPA8000模拟电话适配器

软件版本

•6.1.12

DMZ配置

步骤1.以管理员或用户身份登录Web配置实用程序，然后选择Advanced > Network > Application。“应用程序”页打开：

步骤2.从“启用DMZ”下拉列表中选择“是”，将一台主机暴露给Internet

注意：任何转发端口的主机都必须禁用其DHCP客户端功能，并且应为其分配新的静态IP地址，因为DHCP可能会更改IP地址。

步骤3.在DMZ Host IP Address字段中输入完成主机IP地址所需的数字。

步骤4.单击“提交所有更改”以保存设置。