目标

以太网点对点协议(PPPoE)是一种网络协议，将点对点协议(PPP)帧封装在以太网帧内，以便两个网络实体或点之间实现数据通信。家庭或组织内的计算机通过PPPoE和Internet服务提供商(ISP)获取IP地址，这样便可轻松跟踪该IP地址到特定登录名、用户名和密码。

本文说明SPA8000模拟电话适配器上的PPPoE设置。

适用设备

· SPA8000模拟电话适配器

软件版本

•6.1.12

配置PPPoE设置

配置基本PPPoE设置

步骤1.登录Web配置实用程序，然后选择Basic > Network > WAN Status。基本WAN状态页面打开：

步骤2.选择连接类型DHCP;静态 IP;PPPoE;PPPoE、DHCP;DHCP、PPPoE从Connection Type下拉列表。

步骤3.在PPPoE Login Name字段中输入PPPoE登录名。登录名是您的ISP提供的登录ID。

步骤4.在PPPoE登录密码字段中输入PPPoE登录密码。此密码由ISP提供。

步骤5.单击“提交所有更改”以保存设置。

配置高级PPPoE设置

步骤1.登录Web配置实用程序，然后选择Advanced > Network > WAN Status。“高级WAN状态”页面打开：

步骤2.选择连接类型DHCP;静态 IP;PPPoE;PPPoE、DHCP;DHCP、PPPoE从Connection Type下拉列表。

步骤3.在PPPoE Login Name字段中输入PPPoE登录名。登录名是您的ISP提供的登录ID。

步骤4.在PPPoE登录密码字段中输入PPPoE登录密码。此密码由ISP提供。

步骤5.在PPPoE服务名称字段中输入PPPoE服务名称。输入的服务名称是您的ISP提供的服务。

步骤6.单击“提交所有更改”以保存设置。