目标

远程管理允许您通过互联网从远程位置管理SPA8000。通过远程管理，您可以从未直接连接到SPA8000的计算机访问管理Web服务器。本文的目的是说明如何在SPA8000模拟电话适配器上配置远程管理。

适用设备

· SPA8000模拟电话适配器

软件版本

•6.1.12

远程管理配置

步骤1.以管理员或用户身份登录Web配置实用程序，然后选择Advanced > Network > WAN Status。“WAN状态”页打开：

步骤2.向下滚动到Remote Management部分。

步骤3.从Enable WAN Web Server下拉列表中选择yes以启用WAN Web Server。这允许从未直接连接到电话适配器的计算机访问管理Web服务器。默认值为yes。

步骤4.在WAN Web Server Port字段中输入WAN Web服务器端口。WAN Web服务器端口用于WAN访问ATA设备。默认值为 80。

步骤5.单击“提交所有更改”以保存设置。