目标

局域网(LAN)是将设备连接在一起的计算机网络，允许设备相互交互和通信。SPA8000的LAN Status页面显示设备的当前网络设置。

本文档旨在向您展示如何查看和解释SPA8000模拟电话适配器上的LAN状态信息。

适用设备

· SPA8000

软件版本

•6.1.12

LAN状态

步骤1.以管理员身份登录Web配置实用程序日志，然后选择Advanced > Network > LAN Status。LAN Status页面将打开：

步骤2.“LAN状态”页包含以下部分：

·网络服务 — 提供有关网络服务的信息。

- NAT — 网络地址转换(NAT)用于通过使用一个可见IP地址来表示私有网络来维护公有IP地址。这样，通过防止外部设备了解专用网络的详细信息，它有助于提高网络安全性。

— 网桥 — 桥接用于将两个或多个网段链接到一个较大的网络。与在这方面相似的交换机不同，网桥还控制通过网络的流量，选择仅在预期设备不在其自己的网段时将数据传送到下一个网段。

· Auto NetService Private IP Ranges — 显示NAT用于私有连接的IP地址和网络掩码的范围。

步骤3. LAN Network Settings部分提供有关为局域网(LAN)配置的功能的信息。 此信息供管理员用于增强同一网络中设备之间的连接。

· LAN IP Address — 显示SPA8000的LAN端口的IP地址。

· LAN Subnet Mask — 显示专用网络使用的子网掩码。子网标识网络有多少个唯一IP地址可用

·启用DHCP服务器 — 显示DHCP服务器的状态。是表示DHCP服务器已启用，否表示DHCP服务器已禁用。

· DHCP租用时间 — 设备在需要续约之前保留IP地址的时间长度。这由DHCP服务器提供。

· DHCP Client Starting IP Address — 显示DHCP服务器为连接到LAN端口的主机提供的IP地址范围的初始IP地址。

·客户端IP地址数 — 这是DHCP服务器可提供的IP地址数。

步骤4. Static DHCP Lease Settings部分提供有关为使用DHCP的设备配置的静态IP地址的信息。这些IP地址已配置为在特定时间内使用。

·启用 — 显示是否启用DHCP租用设置。有以下两种选项：是，已启用；或否，禁用。

·主机MAC地址 — 显示设备的介质访问控制(MAC)地址。

·主机IP地址 — 显示主机设备的IP地址。