目标

介质访问控制(MAC)地址是分配给网络接口进行标识的唯一12位代码。您的Internet服务提供商(ISP)根据所连接设备的MAC地址分配IP地址。MAC克隆意味着逻辑上为不同设备分配相同的MAC地址。有时，用户向其ISP提供商注册MAC地址，以便ISP提供商为注册的MAC地址分配相同的IP。如果用户希望使用具有相同IP地址的不同设备，则他们可以使用MAC克隆为其他设备使用相同的注册MAC地址。本文的目的是说明SPA8000模拟电话适配器上MAC克隆的配置。

适用设备

· SPA8000

软件版本

•6.1.12

MAC地址克隆

步骤1.登录Web配置实用程序，然后选择Admin > Advanced > Network > WAN Status。“WAN状态”页打开：

在MAC Clone Settings区域下：

步骤3.从Enable MAC Clone Service下拉列表中选择yes以启用MAC克隆服务。

步骤4.在Cloned MAC Address字段中，在SPA8000中输入用户要克隆的MAC地址。此MAC地址是逻辑克隆到SPA8000的MAC地址。

步骤5.单击“提交所有更改”以保存配置。