目标

可选设置用于增强和修改WAN连接的性能。广域网(WAN)是由多个小型网络组成的网络。最著名的WAN是Internet。为了访问Internet，需要使用名为Internet服务提供商(ISP)的组织。可以修改的一些设置是DNS服务器、NTP服务器、DNS设置和一些DHCP设置。域名服务(DNS)服务器是存储域名记录并与IP地址匹配的服务器。DNS将域名转换为IP地址。网络时间协议(NTP)旨在同步计算机网络上的时间。本文介绍SPA8000的基本和高级可选设置。

注意：如果要配置WAN的其他功能，请按照文章中所述的步骤操作：SPA8000模拟电话适配器的基本和高级以太网点对点(PPPoE)设置和SPA8000模拟电话适配器的静态IP设置。

适用设备

· SPA8000

软件版本

•6.1.12

可选设置配置

基本可选设置

步骤1.以管理员身份登录Web配置实用程序，然后选择Basic > Network > WAN Status。基本WAN状态页面打开：

在Optional Settings区域下：

步骤2.在Host Name字段中输入设备的主机名。主机名是用户分配的名称，用于标识网络中的设备。

步骤3.在Domain字段中输入网络域名。域名指定由DNS匹配到IP地址的字母数字字符串。

步骤4.在主DNS字段中输入主域名系统(DNS)服务器地址。主DNS服务器是首先发送DNS查询以与IP地址匹配的服务器。

步骤5.（可选）在Secondary DNS字段中输入辅助DNS。如果主DNS出现问题，辅助DNS将是下一个用于域名请求的DNS。

步骤6.从DNS Query Mode下拉列表中选择DNS查询模式。DNS查询是主机发送到DNS服务器以查找域名信息并为其查找IP地址的消息。

·并行 — 设备同时向所有DNS服务器发送相同的DNS查找请求。

·顺序 — 设备连续向所有DNS服务器发送DNS查找请求。

步骤7.单击“提交所有更改”以保存配置。

高级可选设置

步骤1.以管理员身份登录Web配置实用程序，然后选择Advanced > Network > WAN Status。“WAN状态”页打开：

在Optional Settings区域下：

步骤2.在Host Name字段中输入设备的主机名。主机名是用户分配的名称，用于标识网络中的设备。

步骤3.在Domain字段中输入网络域名。域名指定由DNS匹配到IP地址的字母数字字符串。

步骤4.在主DNS字段中输入主域名系统(DNS)服务器地址。主DNS服务器是首先发送DNS查询以与IP地址匹配的服务器。

步骤5.（可选）在Secondary DNS字段中输入辅助DNS。如果主DNS出现问题，辅助DNS将是下一个用于域名请求的DNS。

步骤6.从DNS Server Order下拉列表中选择DNS服务器顺序。可能的值为：

·手动 — 手动选择IP地址。无需查看DHCP提供的DNS表。

·手动/ DHCP — 手动选择IP地址，以防设备无法手动分配IP地址，设备分配DNS服务器IP地址，该地址在DHCP提供的DNS服务器表中。

· DHCP/Manual — 选择DHCP提供的DNS服务器表中的DNS服务器IP地址。如果无法通过DHCP分配，则手动选择IP地址。

步骤7.从DNS Query Mode下拉列表中选择DNS查询模式。DNS查询是主机发送到DNS服务器以查找域名信息并为其查找IP地址的消息。

·并行 — 设备同时向所有DNS服务器发送相同的DNS查找请求。

·顺序 — 设备连续向所有DNS服务器发送DNS查找请求。

步骤8.在主NTP服务器字段中输入主网络时间协议(NTP)服务器IP地址。NTP旨在同步计算机网络上的时间。

步骤9.（可选）如果主NTP服务器出现任何问题，请在Secondary NTP Server字段中输入辅助NTP服务器IP地址。辅助NTP服务器可用于同步计算机网络上的时间。

步骤10.在DHCP IP re-validate Timer字段中，输入DHCP重新验证的时间（以分钟为单位）。这是SPA重新验证DHCP给定的IP地址的间隔。

步骤11.单击“提交所有更改”以保存配置。