目标

产品信息提供系统的简要概述。本文的目的是说明SPA8000电话适配器产品信息区中的字段。

适用设备

· SPA8000电话适配器

软件版本

•6.1.12

产品信息

步骤1.登录Web配置实用程序并选择“网络”>“状态”。“状态”页面打开：

注意：如果选择“网络”>“状态”或“语音”>“信息”，则可以访问产品信息。

“产品信息”(Product Information)区域显示以下信息：

·产品名称 — 设备名称显示在产品名称字段中。

·序列号 — 产品的序列号显示在序列号字段中。此编号可用于跟踪有关设备的信息，以防其出现任何故障。

·软件版本 — 当前软件版本显示在“软件版本”字段中。

·硬件版本 — 硬件版本字段显示设备的当前硬件版本。

· MAC地址 — 设备的介质访问控制(MAC)地址显示在MAC地址字段中。

·客户端证书 — 此字段指示设备是否已获得授权，可在互联网电话服务提供商(ITSP)网络中使用。

·自定义 — 此字段显示远程配置(RC)单元是否已自定义。如果设备已检索其自定义配置文件，则此字段显示调配设备的公司名称。自定义字段中的待处理状态表示已准备好调配的新RC设备。“打开”状态表示设备尚未自定义。