目标

呼叫转移设置允许管理员定义被转移的呼叫的目标。如果用户收到忙线信号或没有应答，他们还可以选择将呼叫转接到其他位置。此功能非常有用，因为它允许管理员管理呼叫流量。

本文介绍在SPA8000上更改各种呼叫转移设置的步骤。

适用设备

· SPA8000

软件版本

•6.1.12

呼叫转移配置

步骤1.登录Web配置实用程序，然后选择Admin Login > Basic > Voice > L1-L8。系统将打开“行”页。向下滚动到“呼叫转移设置”区域。

步骤2.在Cfwd all Dest字段中输入要分配来转接呼叫的电话号码。

步骤3.在Cfwd Busy Dest字段中，输入目标忙时要分配呼叫转移的电话号码。

步骤4.在Cfwd No Ans Dest字段中，输入当目标不应答时要分配呼叫转移的电话号码

步骤5.在Cfwd No Ans Delay字段中输入您希望延迟呼叫转移的时间（以秒为单位）。

步骤6.单击“提交所有更改”以保存配置。