目标

管理员使用“系统设置”页面配置设备的一些基本功能，如密码、系统日志服务器和调试级别。管理员有权访问位于GUI右上方的两个不同的系统设置，即高级设置和基本设置。除了基本系统设置中提供的选项外，高级系统设置还提供了更多配置选项。本文说明如何在SPA8000电话适配器上配置基本和高级系统设置。

适用设备

· SPA8000

软件版本

•6.1.12

系统设置

基本设置

步骤1.登录Web配置实用程序，然后选择Admin Login> Basic> Voice > System。“基本系统”页打开：

步骤2.在User Password字段中输入要分配给用户的密码。默认值为no password。用户可以访问Web配置实用程序并执行某些配置，但用户无法像管理员那样配置多个选项。

步骤3.在Syslog Server字段中输入Syslog服务器名称和端口。系统日志是一种行业标准协议，用于捕获有关网络活动的信息。启用后，设备会将所有已记录的活动发送到系统日志服务器。

步骤4.在Debug Server字段中输入调试服务器名称和端口。调试是用于捕获有关程序活动的信息的过程。启用后，设备会将程序必须解决的所有问题发送到源/目的IP地址和服务到调试服务器。

步骤5.从Debug Level下拉列表中选择调试信息的级别。级别越高，生成的调试信息越详细。默认级别为0，这意味着不生成调试信息。调试级别必须设置为至少2才能记录SIP消息。

步骤6.单击“提交所有更改”以保存设置。

高级设置

步骤1.登录到Web配置实用程序，然后选择Admin Login > Advanced > Voice > System。“高级系统”页打开：

步骤2.在Restricted Access Domains字段中输入要限制对用户访问的域。使用此字段可阻止来自特定域中IP电话的呼叫。如果要限制对多个域的访问，请在每个域后面加一个逗号(,)。

步骤3.从Enable Web Admin Access下拉列表中，选择是否要启用对Web配置实用程序的管理访问。

警告：如果在步骤3中选择“否”，则您将无法执行其中的许多配置，包括将其重新更改。您重置此配置的唯一方法是使用交互式语音应答(IVR)界面。如果需要通过IVR重置设备，请按照“Reset Factory Defaults via IVR on SPA8000 Analog Telephone Adapter（通过SPA8000模拟电话适配器上的IVR重置出厂默认值）”一文中所述的步骤操作。

步骤4.在Admin Password字段中输入要分配给管理员的密码。默认值为no password。管理员密码提供对Web配置实用程序的管理访问。

第五步：  在User Password字段中输入要分配给用户的密码。默认值为no password。用户可以访问Web配置实用程序并执行某些配置，但用户无法像管理员那样配置多个选项。

步骤6.在Syslog Server字段中输入Syslog服务器IP地址。系统日志是一种行业标准协议，用于捕获有关网络活动的信息。启用后，设备将将所有日志活动发送到系统日志服务器。

步骤7.在Debug Server字段中输入调试服务器IP地址。调试是用于捕获有关程序活动信息的过程。启用后，设备会将程序必须解决的所有问题发送到源/目的IP地址和服务到调试服务器。

步骤8.从Debug Level下拉列表中选择调试信息的级别。级别越高，生成的调试信息越详细。默认级别为0，这意味着不生成调试信息。调试级别必须设置为至少2才能记录SIP消息。

步骤9.单击“提交所有更改”以保存设置。