目标

话务台按键LED是SPA500系列IP电话话务台的一项功能。它帮助用户通过视觉指示区分一般状态和工作状态。当您输入某些特定字母或颜色模式以指示控制台的可视状态时，会配置控制台键LED。LED模式指示SPA500S话务台键的颜色和闪烁模式。

本文档的目的是向您展示如何在SPA500系列IP电话上配置话务台按键LED设置。

注意：SPA500DS不能与UC500系列统一通信设备配合使用，而只能与UC320统一通信设备配合使用。

适用设备

· SPA500系列IP电话

· SPA500S衰减器控制台

软件版本

· v8.6.0 [ UC540 ]

· v3.2(1)[Cisco Configuration Assistant ]

· v7-5-2a [SPA 525G IP电话]

LED脚本

LED脚本提供有关线路键LED的颜色和闪烁模式的信息。

·颜色脚本的格式为c = o | r | g其中：

- o — 表示LED颜色选项已关闭。

- r — 表示红色。

- g — 表示绿色。

·闪烁模式的脚本格式为p = nb | sb | fb | ud位置：

- nb — 表示不发生闪烁。

- sb — 表示缓慢闪烁。（1开和1关）

- fb — 表示快速闪烁。（100毫秒开启，100毫秒关闭）

- ud — 表示用户定义的闪烁模式。

用户定义的闪烁模式的格式为u =开/关/开/关，其中每个值以秒为单位。

配置话务台Key LED模式（带Web界面）

步骤1.登录Web配置实用程序，然后选择Admin Login > Advanced > Attendant Console > Att Console Key LED Pattern。

以下是线路键LED模式区域的各个字段。

·应用LED — 表示LED功能。

·服务订用失败LED — 表示话务台订用失败。空白字段表示默认颜色为绿色。

·服务订用LED — 表示正在订用话务台。空白字段表示默认颜色为红色。

· SNRM Day Mode LED — 表示IP电话处于日模式。空白字段表示默认颜色为绿色。

· SNRM夜间模式LED — 表示IP电话处于夜间模式。空白字段表示默认颜色为红色。

·停车场空闲LED — 表示没有呼叫暂留，线路空闲。空白字段表示默认颜色为红色。

·停车场忙LED — 表示呼叫已暂留，线路忙。空白字段表示默认颜色为红色。

· BLF空闲LED — 表示连接到IP电话的另一条分机线路处于空闲状态。空白字段表示默认颜色为红色。

· BLF振铃LED — 表示连接到IP电话的另一条分机线路振铃。空白字段表示默认颜色为红色。

· BLF忙LED — 表示连接到IP电话的另一条分机线路忙。空白字段表示默认颜色为红色。

· BLF Held LED — 表示连接到IP电话的另一分机处于保持状态。空白字段表示默认颜色为红色。

步骤2.单击“提交所有更改”以保存设置。