目标

对比度是任何对象的颜色或亮度的差异。如果您在查看电话屏幕时遇到问题，可以更改对比度以提高显示质量。

本文介绍如何使用SPA500系列IP电话调整SPA500S的对比度。

注意：SPA500DS不能与UC500系列统一通信设备配合使用，只能与UC320统一通信设备配合使用。

适用设备

· SPA500S衰减器控制台

· SPA500系列IP电话

软件版本

· spa525g-7-4-9c [SPA 509G IP电话]

对比度配置

步骤1.在SPA500系列IP电话上，按Setup按钮。

步骤2.向下滚动到“用户首选项”，按选择。

步骤3.向下滚动到Att。控制台首选项并按选择。

步骤4.按对比度，然后按delChar。

步骤5.使用电话键盘输入数字以更改显示屏的对比度。数字越大表示显示屏的对比度越高。对比度范围为1-30。

步骤6.按“确定”或“设置”保存设置。

步骤7.（可选）如果要转到上一页，请按Back。