目标

思科发现协议(CDP)允许直连的思科设备相互共享信息。这样，连接到网络的任何设备也可以查看网络中的其它设备。此功能在IP电话中用作紧急服务；电话的位置可由其连接的交换机端口确定。

本文档说明如何在SPA525G和SPA525G2 IP电话上启用CDP。

适用设备

· SPA525G

· SPA525G2

启用 CDP

步骤1.按“设置”按钮打开“信息和设置”菜单。

步骤2.导航至Network Configurations。

步骤3.导航至CDP。

步骤4.在定向垫上按右或左键以在设备上启用CDP。

步骤6.按Set保存更改。