目标

SPA525G/SPA525G2 IP电话可通过网络界面访问。网络界面显示呼叫历史记录、设备信息、统计信息，并提供升级固件的功能。默认情况下，每部电话上都启用Web界面。

本文档说明如何在SPA525G/SPA525G2 IP电话上启用或禁用Web界面。

适用设备

· SPA525G IP电话

· SPA525G2 IP电话

分步过程

启用或禁用网络界面

步骤1.按IP电话上的Setup（设置）按钮以打开Setup(设置)菜单。

步骤2.使用导航键上下滚动以选择“网络配置”，然后按“选择”以启动“网络配置”菜单。

步骤3.使用导航键上下滚动以选择Web Server。

步骤4.按右导航键以切换Web服务器是启用还是禁用。蓝色复选标记表示Web服务器已启用。

步骤5.按Set立即更新Web服务器的状态。