目标

呼叫控制是IP电话内用于提供电话中心功能的软件。更改此设置可确定电话是使用瘦呼叫控制协议(SCCP)还是会话初始协议(SIP)。 这些协议非常相似，但在运行时有一些不同。

本文档的目标是说明如何在SPA525G和SPA525G2上配置呼叫控制设置。

适用设备

· SPA525G

· SPA525G2

配置呼叫控制设置

步骤1.按“设置”按钮打开“设置”菜单。

步骤2.导航至“设备管理”并按复选标记键。

步骤3.导航至“呼叫控制设置”，然后按右键导航。

系统将显示“呼叫控制设置”菜单：

步骤4.导航至Signaling Protocol。按正确的导航键以更改Signaling Protocol。 可用选项定义如下：

· SCCP — 提供比SIP更大的灵活性。SCCP使用TCP/IP与集群中的其他呼叫管理器通信。

· SIP — 发起呼叫，但功能不如SCCP多。

步骤5.导航至“自动检测SCCP”。按右侧导航键更改SCCP自动检测状态。

步骤6.按保存保存设置。