目标

本文档介绍检查SPA525G和SPA525G2 IP电话上的状态消息的过程。这些消息有助于排除故障。

适用设备

· SPA 525G

· SPA 525G2

VPN 配置.

步骤1.按电话上的Setup（设置）按钮。系统将显示“信息和设置”菜单。

步骤2.使用导航键并向下滚动到Status。按选择软键。系统将显示“状态”菜单。

步骤3.使用导航键，向下滚动到上一步中输入的“状态”菜单中的“状态”消息。按选择软键。系统将显示“状态消息”菜单。

目前，由于SPA525G/SPA525G2上没有活动，因此它显示了启动后执行的第一个活动；从统一通信设备获取固件。“Got SEP405539A2A2A016.cnf.xml”是它从统一通信设备获取的文件。当需要进行任何故障排除时，这些消息可作为调试跟踪提供帮助。

按“Back（后退）”软键返回到上一个“Status（状态）”菜单。