目标

本文介绍如何检查SPA525G IP电话上的网络统计信息。可以检查网络统计信息，以查看通过Wi-Fi或以太网连接传输的数据包的速率（以字节为单位）。

适用设备

· SPA525G

· SPA525G2

分步过程

步骤1.按电话上的Setup（设置）按钮。系统将显示“信息和设置”菜单。

步骤2.使用导航键并向下滚动到Status。按选择软键。

步骤3.在“状态”页面中，向下滚动到“网络统计信息”并按“选择”软键。

步骤4.在“网络统计信息”(Network Statistics)页面中，可以看到以太网数据包传输速率。数据包的大小以字节显示。

· xmit = xxxx(xxxxx) — 已从SPA525G IP电话传输的以太网数据包数。

· recv = xxxxxxx(xxxxxxxxxx) — 已接收到SPA525G IP电话的以太网数据包数。

步骤5.在“网络统计信息”页中，还可以看到Wi-Fi数据包传输速率。

· xmit = xxxx(xxxxx) — 从SPA525G IP电话传输的Wi-Fi数据包数。

· recv = xxxxxxx(xxxxxxxxxx) — 已接收到SPA525G IP电话的wi-Fi数据包数。