目标

IP电话可配置为将所有来电转接到另一个分机号。

本文档说明如何转接SPA525G和SPA525G2 IP电话上的所有呼叫。

适用设备

· SPA525G IP电话

· SPA525G2 IP电话

分步过程

在IP电话上转接所有来电

步骤1.按CFwdAll设置呼叫前转。

注意：如果未显示CFwdAll，请按More直到选项卡显示。

步骤2.输入所有来电将转接到的分机号。

步骤3.按EndCall开始将所有呼叫转接到输入的分机号。

步骤4.按CFwdAll在不再需要时关闭呼叫转移。