目标

本文档说明如何确定Cisco SPA504G IP电话的MAC地址。这允许您使用电话显示屏上的电话菜单检查电话的MAC地址。

适用设备

·思科504G IP电话

确定Cisco 504G的MAC地址

步骤1.按SPA504G上的“设置”按钮打开“设置”菜单。

步骤2.按3或向下滚动导航键，选择选项3，然后按选择软键打开“设置”菜单。

步骤3.按5或向下滚动导航键，选择选项5，然后按选择软键打开“网络配置”菜单。

<

步骤4.按3或向下滚动导航键到选项4。这将显示SPA504G电话的MAC地址。