目标

本文档说明如何确定Cisco SPA504G IP电话的IP地址。确定IP地址后，将授予对电话的基于Web的实用程序的访问权限。

适用设备

· SPA504G IP电话

分步过程

确定SPA504G的IP地址

步骤1.按SPA504G上的“纸”按钮，打开“设置”菜单。

步骤2.按3或向下滚动导航键到选项3，然后按选择以打开“设置”菜单。

步骤3.按5或向下滚动导航键，选择选项5，然后按选择打开“网络配置”菜单。

步骤4.按3或向下滚动导航键到选项3。这将显示SPA504G电话的当前IP地址。

步骤5.使用以太网电缆将计算机连接到Cisco IP电话。

步骤6.在计算机上打开Web浏览器并输入电话的IP地址。这将引导您访问基于Web的配置实用程序。