目标

所有设备都具有内置的设置页面，允许用户自定义设置并设置设备中的高级属性。设置页面可轻松配置设备的功能。 本文档显示如何访问SPA500系列IP电话的设置页。

适用设备

· SPA 500系列IP电话

访问SPA设备设置页面的步骤。

注意：尽管本文也适用于所有SPA 500系列IP电话，但使用的设备是SPA509G。

注意：在访问SPA509G的设置页之前，请确保设备通过其SW端口连接到启用PoE（以太网供电）的路由器或交换机。

访问SPA509G的设置页

步骤1. IP电话打开后，会执行网络配置和设置配置。完成网络配置后，按“Setup（设置）”按钮（上面是纸质符号），如图所示。

步骤2.这将在IP电话的LCD上显示“设置”菜单，其中包含不同的选项。

步骤3.按3。这将在液晶屏上显示“设置”菜单。

步骤4.按5。这将打开液晶屏上的“网络配置”菜单。

步骤5.向下导航至选项3或按3。请注意，IP地址显示在“IP地址”下方。

步骤6.转到Web浏览器并输入IP地址。

注意：计算机和IP电话应位于同一网络上才能访问基于Web的实用程序。

步骤7.将显示基于Web的设置实用程序。如果没有显示，则计算机和IP电话可能未连接到同一网络。从计算机ping IP电话的IP地址以检查连接。