目标

SPA302D中的数据和时间与SPA232D基本同步。但是，如果同步不正确，也可以手动编辑。

本文介绍如何编辑SPA302D移动增强型听筒上的日期和时间设置。

适用设备

· SPA302D听筒

软件版本

· v2.31

音频设置

步骤1.在主屏幕上，按“选择”按钮选择“设置”图标。选区将用黑色轮廓加亮，如上图所示。

步骤2.在“设置”菜单中，选择使用上下导航按钮的日期/时间，然后按“选择”按钮。

步骤3.使用左右导航按钮更改每个字段的值。

·月

·一天

·年

·小时

·分钟

·上午/下午

·格式

步骤4.按“保存”软键保存选择。