目标

SPA302D中的数据和时间与SPA232D基本同步。SPA232D从网络时间协议(NTP)服务器获取同步的时间。但是，如果同步不正确，也可以手动编辑。例如，如果SPA232D上未使用NTP，您需要在SPA232D中手动配置时间，并检查它是否与所有连接的SPA302D听筒正确同步。

本文旨在向您展示如何手动编辑SPA302D移动增强型听筒上的日期和时间设置。

注意：有关如何在SPA232D基础设备上配置时间的更多详细信息，请参阅标题为“SPA232D VoIP ATA上的时间设置”的文章。

适用设备

· SPA302D听筒

软件版本

· v2.31

音频设置

步骤1.在主屏幕上，按“选择”按钮选择“设置”图标。选区将用黑色轮廓加亮，如上图所示。

步骤2.在“设置”菜单中，选择使用上下导航按钮的日期/时间，然后按“选择”按钮。

步骤3.使用左右导航按钮更改每个字段的值。

步骤4.按“保存”软键保存选择。