目标

本文介绍如何恢复到SPA302D移动增强型听筒的出厂默认设置。

警告：出厂重置将删除听筒中的所有数据，如联系人、快速拨号和呼叫记录。听筒将恢复为原厂软件状态。但是，听筒注册不会更改。

适用设备

· SPA302D听筒

软件版本

· v2.31

执行出厂重置

步骤1.在主屏幕上，按“选择”按钮选择“呼叫设置”图标。选区将用黑色轮廓加亮，如上图所示。

步骤2.在“设置”菜单上，选择使用上下导航按钮的呼叫首选项并按“选择”按钮。

步骤3.呼叫首选项允许您调整以下功能。使用左和右导航按钮切换每个功能的状态。

·免打扰 — 如果不想接收来电，请打开此功能。来电也不会显示在呼叫历史记录中。

·呼叫等待 — 如果希望SPA302D在呼叫会话期间接收第二个来电，请打开此功能。用户可以将当前呼叫置于保留状态并参加第二个呼叫，也可以忽略第二个呼叫。在第二次来电时，用户将收到蜂鸣音通知。

·阻止呼叫方ID — 如果要在发出呼叫时隐藏呼叫方ID信息，请启用此功能。

·阻止匿名者呼叫 — 如果要阻止没有呼叫者ID信息的来电，请启用此功能。

步骤4.按Save软键（左软键按钮）保存选择。