目标

会话发起协议(SIP)是用于在基于IP的网络中创建、管理和终止会话的信令协议。SIP是呼叫管理机制。它还允许建立用户位置并提供功能协商，以便会话中的所有参与者都可以同意其中要支持的功能，并且允许在会话进行时更改会话的功能。

本文档旨在向您展示如何在SPA300和SPA500系列IP电话上配置线路键LED模式。

适用设备

· SPA300系列IP电话

· SPA500系列IP电话

线路键LED模式配置

注意：在SPA300或SPA500系列IP电话上，必须将信令协议设置为SIP。为此，请使用导航键转到Device Administration > Call Control Settings > Signaling Protocol > SIP。

步骤1.使用Web配置实用程序选择Admin Login > Advanced > Voice > Phone。“电话”页面打开：

步骤2.向下滚动到Line Key LED区域。在所需字段中输入以下任意字母以在IP电话上配置线路键LED模式。

线路键显示IP电话的状态。LED线路键表示线路键的颜色和模式。 以下字母用于在IP电话上配置线路键LED模式：

· p — 表示LED的闪烁模式

· c — 表示LED的颜色设置

· r — 表示红色LED

· g — 表示绿色LED

下面介绍了线路键LED模式的各个字段的说明。

·空闲LED — 用于指示呼叫外观未在使用且IP电话可用于新呼叫。空白字段表示空闲LED的默认颜色为红色。

·远程未定义的LED — 用于指示IP电话正在等待来自应用服务器的状态信息。空白字段表示远程未定义的LED的默认颜色为红色，模式为默认。

·本地检获的LED — 表示IP电话在准备新呼叫时检获呼叫外观。空白字段表示默认颜色为红色。

·远程检获的LED — 表示另一部IP电话检获了呼叫外观。空白字段表示默认颜色为红色，图案为默认颜色。

注意：远程检获的LED仅适用于共享呼叫外观。

·本地进行LED — 表示IP电话在呼叫出现时尝试了外发呼叫。空白字段表示默认颜色为红色。

·远程进行LED — 表示呼出呼叫正由共享呼叫外观上的其他IP电话尝试。空白字段表示默认颜色为红色，图案为默认颜色。

注意：远程进行LED仅适用于共享呼叫外观。

·本地振铃LED — 表示呼叫外观为振铃。空白字段表示默认颜色为红色。

·远程振铃LED — 表示另一台IP电话的共享呼叫外观正在振铃。空白字段表示默认颜色为红色，图案为默认颜色。

注意：远程振铃LED仅适用于共享呼叫外观。

·本地活动LED — 表示活动呼叫已进入呼叫外观。空白字段表示默认颜色为红色。

·远程活动LED — 表示活动呼叫与另一台IP电话的共享呼叫外观相关联。空白字段表示默认颜色为红色，图案为默认颜色。

注意：远程活动LED仅适用于共享呼叫外观。

·本地保持的LED — 表示IP电话参与呼叫外观。空白字段表示默认颜色为红色。

·远程保持的LED — 表示另一台IP电话参与呼叫。空白字段表示默认颜色为红色。

·注册失败LED — 表示代理服务器无法注册到通信扩展。空白字段表示默认颜色为绿色。

·禁用的LED — 表示呼叫外观已禁用。空白字段表示默认颜色为off。

·注册LED — 表示代理服务器尝试向通信扩展注册。空白字段表示默认颜色为红色。

·回叫活动LED — 表示回叫选项在呼叫中处于活动状态。空白字段表示默认颜色为红色。

如果要配置任何带有任何颜色的字段，请更改带有特定颜色的特定字段。

步骤3.单击“提交所有更改”以保存设置。