目标

会话发起协议(SIP)是用于在基于IP的网络中创建、管理和终止会话的信令协议。SIP是呼叫管理机制。它还允许建立用户位置，提供功能协商，以便会话中的所有参与者都可以同意其中支持的功能，并允许在会话进行中对会话的功能进行更改。

网络地址转换(NAT)在IP数据包报头中通过流量路由设备时修改IP地址。它提供安全性，以隐藏内部IP地址。

本文档的目标是说明如何在SPA300和SPA500系列IP电话上配置NAT支持参数。

适用设备

· SPA300系列IP电话

· SPA500系列IP电话

NAT支持参数配置

注意：在实际SPA300或SPA500系列IP电话上，要将信令协议设置为SIP，请使用导航键转到Device Administration > Call Control Settings > Signaling Protocol SIP。

步骤1.登录Web配置实用程序，然后选择Admin Login > Advanced > Voice > SIP。“SIP参数”页面打开：

步骤2.向下滚动到“NAT支持参数”区域。

步骤3.从“处理VIA已接收”下拉列表中选择“是”或“否”。如果选择是，当IP电话在VIA报头中收到任何已接收参数时，它将使用IP地址。默认为否。

步骤4.从Handle VIA rport 下拉列表中选择Yes或No。如果选择是，当IP电话在VIA报头中获得任何报告参数时，它将使用UDP端口。默认为否。

步骤5.从“插入VIA received”下拉列表中选择“是”或“否”。如果选择是，则当从IP接收的IP与通过IP发送的VIA之间存在差异时，会在VIA报头中插入已接收的参数。默认为否。

步骤6.从“插入VIA报告”下拉列表中选择“是”或“否”。如果选择是，当从IP接收的IP与通过IP发送的VIA之间存在差异时，它将在VIA报头中插入报告参数。默认为否。

步骤7.从“替换VIA地址”下拉列表中选择“是”或“否”。如果选择是，VIA报头中将使用NAT映射的IP。默认为否。

步骤8.从Send Resp To Src Port下拉列表中选择Yes或No。如果选择是，则响应将发送到请求源端口而不是VIA发送方端口。默认为否。

步骤9.从STUN Enable下拉列表中选择Yes或No。如果选择是，STUN将用于发现NAT映射。默认为否。

步骤10.从STUN Test Enable下拉列表中选择Yes或No。如果选择是，IP电话将作为NAT类型操作运行。IP电话将与STUN服务器联系，并在所有注册请求中报告警告报头。默认为否。

步骤11.在STUN Server字段中输入STUN服务器的IP地址或域名。这有助于NAT通过与STUN服务器的连接进行映射。

步骤12.在EXT IP字段中输入外部IP地址，以代替IP电话的实际IP地址。默认值为空。

步骤13.在EXT RTP Port Min字段中输入最小外部端口映射号，以代替IP电话的专用UDP端口。默认值为空。

步骤14.在NAT Keep Alive Intvl字段中输入两个用于保持连接的数据包之间的最大间隔(以秒为单位)。默认值为 15。

步骤15.单击“提交所有更改”以保存设置。