目标

会话发起协议(SIP)是用于在基于IP的网络中创建、管理和终止会话的信令协议。SIP是呼叫管理机制。它还允许建立用户位置并提供功能协商，以便会话中的所有参与者都可以同意其中要支持的功能，并且允许在会话进行时更改会话的功能。

本文档旨在向您展示如何配置Linksys密钥系统参数。

适用设备

· SPA300系列IP电话

· SPA500系列IP电话

Linksys密钥配置

注意：在实际SPA300或SPA500系列IP电话将信令协议设置为SIP上，使用导航键转到Device Administration > Call Control Settings > Signaling Protocol > SIP。

步骤1.使用Web配置实用程序选择Admin Login > Advanced > Voice > SIP。SIP页面打开：

步骤2.从Linksys Key System下拉列表中选择Yes或No以启用或禁用Linksys Key System。如果选择“是”，您的电话将配置为Linksys密钥系统的一部分。默认值为“是”。

步骤3.从Key System Auto Discovery 下拉列表中选择Yes或No，以启用或禁用呼叫控制服务器的自动发现。此功能对远程工作人员或组播不起作用的其他场景禁用。

步骤4.从Force LAN Codec下拉列表中选择所需的Force LAN Codec。

· G.711u — 会话描述协议(SDP)中使用的G.711u编解码器名称。默认为脉冲码调制mu-law(PCMU)。

· G.711a - G.711a编解码器名称，用于会话描述协议(SDP)。默认为脉冲编码调制A律(PCMA)。

·无 — 默认为无。

步骤5.在Multicast Address字段中输入Multicast Address。它用于与Cisco SPA IP电话通信。默认值为 224.168.168.168:6061.

步骤6.在Key System IP Address字段中输入呼叫控制服务器IP的IP地址。它是远程工作人员或组播不起作用的其他场景的IP地址。

步骤7.单击“提交所有更改”以保存设置。