目标

IP电话可以根据用户首选项配置其声音。设备的低音可以在三种不同格式之间改变。

本文档说明如何在SPA300和SPA500 IP电话系列上配置低音。

适用设备

· SPA300系列

· SPA500系列

深鲈

步骤1.按设置按钮打开设置菜单。

步骤2.导航至“设置”并按“选择”。

步骤3.导航至Deep Bass并按Select。

步骤4.按Edit。

步骤5.如果需要，按“选项”按钮更改格式。可能的格式为：标准、高清和默认。

步骤6.按确定。

步骤7.按Save。