目标

当用户连接到设备时，他们会看到设备的域名。用户看到的不是设备的IP地址，而是配置的域名。域名使设备易于记忆和查找。

本文档旨在向您展示如何在SPA300和SPA500系列IP电话上配置域名。

适用设备

· SPA300系列IP电话。

· SPA500系列IP电话。

域名

步骤1.按“设置”按钮打开“设置”菜单。

步骤2.导航至Settings。

步骤3.导航至Network Configuration。

步骤4.导航至Domain Name（域名）并按Edit。

步骤5.输入所需的域名并按OK。