目标

思科发现协议(CDP)允许直连的思科设备相互共享信息。这样，连接到网络的任何设备都可以查看其他设备连接到哪些设备。此功能在IP电话中用作紧急服务；电话的位置可由其连接的交换机端口确定。

本文档说明如何在SPA 300和500系列上启用CDP。

适用设备

· SPA 300 IP电话系列

· SPA 500 IP电话系列

启用 CDP

步骤1.按“设置”图标。

步骤2.导航至“设置”，然后使用软键按“选择”。

步骤3.导航至Network Configuration（网络配置），然后使用软键按Select（选择）。

步骤4.导航至Enable CDP —注意：按**#解锁或锁定电话上的某些编辑选项。

步骤5.按Edit更改CDP的状态。

步骤6.按Y/N在“是”和“否”之间切换以启用或禁用CDP。

步骤7.按“确定”保存更改。