目标

查看已配置到IP电话中的所有系统信息和设置对于任何用户都至关重要。本文显示了所有这些信息的位置，以及这些信息的具体类型。

适用设备

· SPA300系列

· SPA500系列

system

在IP电话的图形用户界面中，选择“系统”选项卡。系统窗口打开。

系统配置

·启用Web服务器 — 显示Web服务器是否已启用。

· Web服务器端口 — 显示Web服务器端口号。

·启用Web管理员访问 — 显示是否已启用Web管理员访问。

· Admin Passwd — 显示管理员密码。

·用户密码 — 显示用户密码。

·信令协议 — 显示正在使用的信令协议类型。

· SPCP Auto-detect — 显示是否已启用SPCP（简单电话控制协议）自动检测。

· Phone-UI-readonly — 显示是否已启用Phone-UI-readonly。

· Phone-UI-user-mode — 显示是否已启用Phone-UI-user-mode。

电源设置

·需要PoE电源 — 显示PoE电源需要的类型。

互联网连接类型

·连接类型 — 显示用于互联网的连接类型。

静态 IP 设置

·静态IP — 显示当前配置的静态IP。

· NetMask — 显示当前配置的网络掩码。

·网关 — 显示当前配置的网关。

可选网络配置

·主机名 — 显示主机名。

·域 — 显示当前域。

·主DNS — 显示主DNS。

·辅助DNS — 显示辅助DNS。

· DNS服务器顺序 — 显示正在使用的DNS服务器顺序类型。

· DNS查询模式 — 显示正在使用的DNS查询模式类型。

· TFTP Server — 显示当前TFTP服务器。

·备用TFTP — 显示是否已配置备用TFTP服务器。

·系统日志服务器 — 显示系统日志服务器。

·调试服务器 — 显示调试服务器。

·调试级别 — 显示当前调试级别。

·第2层日志记录 — 显示是否已启用第2层日志记录。

·端口镜像 — 显示端口镜像是否已启用。

·主NTP服务器 — 显示主NTP（网络时间协议）服务器。

·辅助NTP服务器 — 显示辅助NTP服务器。

VLAN 设置

·启用VLAN — 显示VLAN是否已启用。

·启用CDP — 显示是否已启用CDP。

·启用LLDP-MED — 显示是否已启用LLDP-MED（链路层发现协议媒体终端发现）。

·网络启动延迟 — 显示为网络启动延迟配置的长度。

· VLAN ID — 显示VLAN ID。

资产设置

·资产ID — 显示资产ID。