目标

默认情况下，IP电话通过DHCP分配其IP地址。管理电话的设备选择IP电话将使用的IP地址。每次连接到网络时，同一台IP电话可能具有不同的IP地址。为使IP电话在每次连接到网络时具有相同的IP地址，可以禁用DHCP，并手动为IP电话分配静态IP地址。使用单个IP地址时，配置会更容易，因为它提供单个已知IP来访问，而动态IP则使查找和访问配置电话变得更困难。本文介绍如何在SPA300/SPA500系列IP电话上分配静态IP地址。

适用设备

· SPA300系列IP电话

· SPA500系列IP电话

软件版本

•v7.5.3

分配IP地址

步骤1.按“设置”按钮并选择“网络”。

步骤2.选择WAN Connection Type(WAN连接类型)并按Edit(编辑)。

步骤3.按“选项”切换选项，直到出现“静态IP”。

步骤4.按“确定”接受设置。

步骤5.选择Non-DHCP IP Address，然后按Edit手动输入电话在连接到网络时使用的IP地址。

步骤6.使用DelChr按钮删除上一号码，或使用Clear按钮清除IP地址。在输入IP地址的期间使用数字键和星号键。

注意：IP地址必须与管理IP电话的设备上配置的子网相同。

步骤7.按“确定”接受新的IP地址。

步骤8.按“保存”保存设置，或按“取消”放弃设置。静态IP地址在IP电话重新启动后才会生效。

步骤9.选择“重新启动”并按“选择”重新启动电话。

步骤10.按确定确认重新启动。IP电话使用静态IP地址连接到网络。

警告：正在进行重新启动时，无法使用电话。