目标

SPA300/SPA500系列IP电话可通过网络界面访问。Web界面显示已应答、已拨和未接呼叫以及该电话特有的设备信息和统计信息。默认情况下，每部电话上都启用Web界面。

本文档说明如何在SPA300/SPA500系列IP电话上启用或禁用Web界面。

适用设备

· SPA300系列IP电话

· SPA500系列IP电话

分步过程

启用或禁用网络界面

步骤1.按IP电话上的Setup（设置）按钮以打开Setup(设置)菜单。

步骤2.选择“设置”并按“选择”打开“设置”菜单。

步骤3.选择Security Configuration，然后按Select打开Security Configuration菜单。

步骤4.如果屏幕顶部有锁定的挂锁，请按键盘上的星号、星号、井号以解锁设置，以便编辑设置。

步骤5.选择Web Access Enabled并按Edit以更改Web界面是启用还是禁用。

步骤6.按Y/N以切换是启用还是禁用Web访问。

步骤7.按“确定”接受设置。

步骤7.按Save保存设置并使其立即生效。