目标

对设备进行故障排除时，了解之前对设备应用的更改会有所帮助。重新启动历史记录允许用户查看对设备所做的任何更改，包括重新启动、VLAN编辑等。

本文档介绍如何使用软键接口查看SPA300和SPA 500系列IP电话的重新启动历史记录。

适用设备

· SPA300系列IP电话

· SPA500系列IP电话

查看重新启动历史记录

步骤1.按Set Up软键。

步骤2.按与“设置”(3)对应的软键。

步骤3.按9(9)软键导航至Reboot History。

步骤4.最终屏幕与此类似，显示重新启动历史记录：