目标

VLAN是虚拟局域网。这意味着有一组主机通信，就像它们在物理网络上一样，无论它们位于何处。这样，IP电话就可以连接到不同的主机，无论它位于何处，只要它与主机位于同一虚拟网络。

本文档说明如何在SPA500和SPA300系列IP电话上启用VLAN

适用设备

· SPA 500系列

· SPA 300系列

启用VLAN

步骤1.按Setup（设置）图标。

步骤2.按3或导航至“设置”。

步骤3.导航至Network Configuration（网络配置），然后使用软键按Select（选择）。

步骤4.导航至启用VLAN — 注意：按**#解锁或锁定电话上的某些编辑选项。

步骤5.按Edit更改VLAN的状态。

步骤6.按Y/N在“是”和“否”之间切换以启用或禁用VLAN。

步骤7.按“确定”保存更改。