目标

管理员VLAN ID是电话所属的辅助VLAN。它将覆盖操作VLAN ID参数指定的值。

本文档说明如何在SPA300和SPA500系列IP电话上配置管理VLAN ID。

适用设备

· SPA300系列

· SPA500系列

管理员VLAN ID

步骤1.按“设置”按钮打开“设置”菜单。

步骤2.按键盘上的3或导航至“设置”。

步骤3.按键盘上的4或导航至“网络配置”。

步骤4.导航至Admin VLAN Id。

步骤5.按<<按钮删除所有先前配置。

步骤6.使用键区键入新的管理VLAN ID。

步骤7.按“确定”保存更改。