目标

呼叫等待功能允许用户在呼叫时知道电话上是否有其他呼叫在振铃。如果呼叫等待功能关闭，则当用户正在通话且主叫方听到忙音或消息时，来电不会振铃电话。

本文档说明如何激活或停用Cisco SPA 300系列IP电话上的呼叫等待功能。

适用设备

· SPA301

· SPA303

呼叫等待设置

使用星号

步骤1.要激活呼叫等待，请输入*56。

步骤2.要停用呼叫等待，请输入*57。

使用星号码激活或停用等待特定呼叫的呼叫

步骤1.拨打*71，然后拨打电话号码，以激活等待该呼叫的呼叫。

步骤2.拨打*72，然后拨打电话号码，停用等待该呼叫的呼叫。