目标

当电话已配置且某些设置冲突或太复杂时，电话可重置为其原始设置。

本文档说明如何将SPA504G重置为出厂默认设置。

适用设备

· SPA500系列

· SPA300系列

重置工厂默认值

步骤1.按“设置”按钮打开“设置”菜单。

步骤2.按7或导航至“出厂重置”。

步骤3.按“确定”激活出厂重置，然后等待电话完成重置。