目标

呼叫前转功能允许用户将所有呼叫前转到一个号码，在电话忙线或电话未应答时转接呼叫。

本文档说明如何激活或停用Cisco SPA300系列IP电话上的呼叫转移功能。

适用设备

· SPA301 IP电话

· SPA303 IP电话

呼叫转移设置

通过软键进行配置

步骤1.按CFwdAll软键。输入来电应转接到的号码。

注意：用户可以使用语音邮箱号码、其他分机或外部号码将呼叫转接到。

步骤2.要停止呼叫转移，请再次按CFwdAll软键。

通过星号码进行配置，用于转发所有呼叫

步骤1.拨打*72并输入呼叫应转接到的号码。

步骤2.要停用呼叫前转，请输入*73。

通过星号码配置，以在IP电话忙时转接呼叫

步骤1.要在电话忙线时激活呼叫前转，请拨打*90并输入呼叫应转接到的号码。

步骤2.要在电话忙线时停用呼叫前转，请输入*91。

在IP电话未应答时通过星号码进行配置以转接呼叫

步骤1.要在电话未应答时激活呼叫前转，请拨打*92，然后输入呼叫应转接到的号码。

步骤2.要在电话未应答时停用呼叫前转，请输入*93。