目标

每次应答呼叫时，都会记录主叫方的姓名、主叫方的分机号、呼叫的日期和时间。通过IP电话的Web界面，无需直接在电话前面即可查看已应答的呼叫。

本文档说明如何通过SPA300/SPA500系列IP电话的Web界面查看已应答的呼叫。

适用设备

· SPA300系列IP电话

· SPA500系列IP电话

分步过程

通过Web界面查看已应答的呼叫

步骤1.通过电话背面的PC端口或管理IP电话的设备上的端口将计算机连接到IP电话。

步骤2.将电话的IP地址输入Web浏览器以访问电话的Web界面。

步骤3.选择“呼叫历史记录”选项卡。将打开“呼叫历史记录”页。

步骤4.选择Answered Calls选项卡。“已应答呼叫”页面打开。

步骤5.显示主叫方的姓名、主叫方的分机号、每个已应答呼叫的日期和时间。