目标

每当未接呼叫时，都会记录主叫方的姓名、主叫方的分机号、呼叫的日期和时间。使用IP电话的Web界面，无需直接在电话前面即可查看未接呼叫。

本文档说明如何通过SPA300/SPA500系列IP电话的Web界面查看未接呼叫。

适用设备

· SPA300系列IP电话

· SPA500系列IP电话

分步过程

通过Web界面查看未接呼叫

步骤1.通过电话背面的PC端口或管理IP电话的设备上的端口将计算机连接到IP电话。

步骤2.将电话的IP地址输入Web浏览器以访问电话的Web界面。

步骤3.选择“呼叫历史记录”选项卡。将打开“呼叫历史记录”页。

步骤4.选择“未接呼叫”选项卡。将打开“未接呼叫”页。

步骤5.显示主叫方的姓名、主叫方的分机号、每次未接呼叫的日期和时间。