目标

本文档的目的是提供并解释(CLI)步骤，使SNTP服务器能够同步交换机的时间设置。

简介

简单网络时间协议(SNTP)将网络设备的系统时间与您选择的SNTP服务器同步。SNTP服务器使用通用时钟(UTC)。 这是世界监管其时钟和时间的标准协调时间。使用SNTP有助于管理活动，因为它可确保在记录事件时，事件使用单个时间戳源。同步网络事件的收集证明了事件序列的准确窗口。

您必须连接到SNTP服务器才能使用此服务。如果启用了能满足您需求的不同互联网时间源，则无需执行这些步骤。无论您使用哪个时间源，让每个客户端使用相同的互联网时间源进行身份验证都是有益的。如果客户端无法登录，时间设置将是第一个故障排除步骤。

本文档的目的是提供并解释(CLI)步骤，使SNTP服务器能够同步交换机的时间设置。要通过交换机的基于Web的实用程序配置这些设置，请单击此处。

注意：下图显示的图像来自各种交换机，因此设备名称会有所不同，很可能与您的交换机名称不匹配。哈希标记符号后面的命令对于交换机上的配置应该相同。

适用设备

- Sx300系列

- Sx350 系列

- SG350X 系列

- Sx500系列

- Sx550X 系列

软件版本

- 1.4.7.05 - Sx300、Sx500

- 2.2.8.04 - Sx350、SG350X、Sx550X

在交换机上配置SNTP模式

启用SSH和SNTP单播

步骤1.默认情况下不启用安全外壳(SSH)和telnet。要使用SSH连接到交换机的CLI，必须启用SSH服务。单击此处获取说明。

步骤2.单击此处获取有关使用SSH或Telnet访问思科S系列交换机命令行界面(CLI)的说明。

步骤3.访问交换机的CLI。默认用户名和密码为cisco/cisco。如果您已自定义凭证，请输入用户名和密码。

注意：命令或选项可能因设备型号而异。在本例中，PuTTY用于通过控制台访问交换机的CLI。有关如何使用控制台连接访问PuTTY的详细信息，请单击此处。

步骤4.在CLI中输入以下命令，切换到全局配置模式：

SG350X#配置终端

步骤5.默认情况下，SNTP单播处于禁用状态。单播是单个发送方和单个接收方之间的通信。可通过输入以下命令启用SNTP单播：

SG350X(config)#sntp unicast client enable

配置SNTP模式

步骤1.使用以下命令启用SNTP广播客户端：

SG350X(config)#sntp广播客户端启用[两者 | ipv4 | ipv6]

选项有：

- both — 这指定已启用Internet协议第4版(IPv4)和IPv6 SNTP广播客户端。

- Ipv4 — 这指定IPv4 SNTP广播客户端已启用。

- Ipv6 — 这指定IPv6 SNTP广播客户端已启用。

注意：在本例中，输入sntp broadcast client enable both。

步骤2.输入以下命令切换到特权执行模式：

SG350X(config)#exit

步骤3.在特权EXEC模式下输入以下命令以保存配置。

SG350X#copy running-config startup-config

步骤4.按Y键保存交换机启动配置中的设置。

您现在应该已通过CLI成功配置交换机上的SNTP设置。

将SNTP设置设置为显示本地时间

您的时钟现在设置为UTC。如果您在不同时区有位置，UTC可确保与所有设备在时间上保持一致，但不会显示您的本地时间。按照以下说明将显示时间更改为本地时区。

步骤1.输入以下命令进入全局配置模式。

SG350X#配置终端

步骤2.输入您的特定时区，以及与UTC相比您的本地时间有多少小时不同。在本示例中，时区设置为中央时间，比UTC晚6小时。

SG350X(config)#clock timezone CDT -6

步骤3.（可选）如果时区遵循夏时制时间，可通过输入以下命令来配置此设置。

SG350X(config)#clock summer-time web recurring usa

步骤4.通过执行以下命令切换到特权执行模式：

SG350X(config)#exit

步骤5.在特权EXEC模式下输入以下命令以保存配置。

SG350X#copy running-config startup-config

步骤6.按Y将设置保存在交换机的启动配置中。

验证SNTP设置

步骤1.输入以下命令以检验SNTP配置：

SG350X#show sntp configuration

步骤2.检验广播客户端是否已启用。

注意：在本示例中，IPv4和IPv6客户端的SNTP广播通过上述步骤启用。

步骤3.输入以下命令以检验时区设置。这将显示运行配置。

SG350X#show run

步骤4.检验时区设置是否已启用。

您已成功在交换机上启用SNTP模式。