简介

介质访问控制(MAC)地址是分配给网络设备的唯一数据链路层地址。作为数据链路层设备的交换机维护MAC地址表，以将帧转发到目的端口。交换机上的MAC地址表条目是静态或动态构建的。

在此场景中，静态MAC地址通过命令行界面(CLI)在交换机上属于VLAN 1的端口之一上配置。

目标

本文档旨在向您展示如何通过CLI在Sx500和SG500X系列可堆叠交换机上配置静态MAC地址。

适用设备

- Sx500系列

- SG500X系列

软件版本

- 1.4.8.06

配置静态MAC地址

注意：图像可能会根据您使用的设备的确切型号稍有不同。以下图像是从SG500X-48MP交换机拍摄的。

步骤1.登录交换机的CLI并输入设备的用户名和密码。

注意：默认用户名和密码为cisco/cisco。在本例中，默认用户名为cisco，并且使用个人密码。

步骤2.在CLI中，输入以下命令进入全局配置命令模式：

SG500X#配置终端

步骤3.进入全局配置模式后，输入命令以指定要添加到MAC地址表的静态MAC地址，方法是输入以下命令：

SG500X（配置）#mac address-table static c8:0a:a9:73:b0:a1 vlan 1 interface ge 1/1

注意：在本示例中，输入MAC地址c8:0a:a9:73:b0:a1，用于vlan 1中的端口GE 1/1。上图仅显示由于CLI上的字符长度限制而以$表示的命令的缩短版本。

步骤4.通过输入以下命令退出全局配置模式：

SG500X（配置）#退出

步骤5.通过输入以下命令检查MAC地址表以验证输入的静态MAC地址：

SG500X#show mac address-table

MAC地址表现在应显示指定vlan和端口中已配置的静态MAC地址。

步骤6.（可选）要永久保存设置，请输入以下命令：

SG500X# copy running-config startup-config

步骤7.在覆盖文件提示符中输入Y，表示是，并将设置保存到启动配置文件。

覆盖文件[启动配置]....(Y/N)[N] ?Y

然后，页面将确认将运行配置复制到启动配置是否成功。

您现在已通过CLI在Sx500和SG500X交换机上成功配置静态MAC地址。