简介

介质访问控制(MAC)地址是分配给网络设备的唯一数据链路层地址。作为数据链路层设备的交换机维护MAC地址表，以将帧转发到目的端口。交换机上的MAC地址表条目是静态或动态构建的。

在本场景中，在属于交换机上VLAN 1的端口之一上配置静态MAC地址。

如果您不熟悉本文档中的术语，请查看思科业务：新术语表。

目标

本文档旨在向您展示如何在Sx500和SG500X系列堆叠式交换机上配置静态MAC地址。

适用设备

- Sx500系列

- SG500X系列

软件版本

- 1.4.8.06

配置静态MAC地址

注意：图像可能会根据您使用的设备的确切型号稍有不同。以下图像是从SG500X-48MP交换机拍摄的。

步骤1.登录到基于Web的交换机实用程序，然后选择MAC地址表>静态地址。

步骤2.单击“静态地址表”下的“添加”按钮。

步骤3.在Add Static Address窗口中，从VLAN ID下拉列表中选择要添加静态MAC地址的VLAN。

注意：在本例中，选择VLAN 1。

步骤4.在MAC Address字段中输入端口的静态MAC地址。

注意：在本例中，输入00:26:c7:3b:78:7a。

步骤5.在Interface字段中，通过单击所需的单选按钮为条目选择接口（Unit/Slot、Port或LAG），然后从其下拉列表中选择接口。

- 设备/插槽 — 堆栈中设备（主用、备用或成员）的设备ID及其中可用的扩展插槽数。此交换机最多支持4台设备。

- 端口 — 来自所选设备/插槽的相应交换机的接口。

- LAG — 交换机的多个端口组合成一个称为链路聚合组(LAG)的组。

注意：此交换机最多支持8个LAG。

注意：在本例中，选择设备2/1和端口GE1。

步骤6.在“状态”区域，选择条目的处理方式选项。选项有：

- 永久 — 即使交换机重新启动，MAC地址也会保留。

- 重置时删除 — 重置交换机时删除MAC地址。

- 超时时删除 — 发生老化时删除MAC地址。老化是指从MAC地址表中删除非活动MAC地址的可配置时间段。

- 安全 — 当所选端口处于传统锁定模式时，MAC地址是安全的。在传统锁定模式下，一旦分配端口，便无法更改其MAC地址，并且它不受老化的影响。

注意：在本例中，选择超时时删除。

步骤7.单击“应用”保存设置。

配置的静态MAC地址现已添加到静态地址表。

步骤8.要永久保存配置，请点击基于Web的实用程序上部闪烁的Save按钮。