目标:

带宽是指通过通信路径成功传输的平均数据量。带宽整形、管理、封顶和设置分配是用于提高带宽利用率的一些技术。您可以更改传入和传出流量的带宽。可能需要限制特定端口的带宽，以防止少量端口占用交换机带宽的很大一部分。

本文档旨在向您展示如何限制SG500系列上各个端口的带宽。

适用设备:

·思科S系列500系列托管交换机

软件版本:

•1.3.7.18

设置绝对时间范围

步骤1.登录Web配置实用程序，然后选择Quality of Service > General > Bandwidth。“带宽”(Bandwidth)页面打开：

带宽表显示以下字段：

·入口速率限制 — 专用于传入端口的最大带宽量。

— 状态 — 显示是否为端口启用入口速率限制。

— 速率限制 — 显示端口的最大带宽（以千位/秒为单位）。

- % — 显示为端口分配的总带宽的部分。

- CBS（字节） — 显示承诺突发大小(CBS)或在给定时间内可发送的最大突发大小。

·出口整形速率 — 用于传出端口的最大带宽量。

— 状态 — 显示是否为端口启用出口整形速率。

- CIR -(Kbits/sec) — 承诺信息速率(CIR)显示端口的最大带宽（以Kbits/sec为单位）。

- CBS（字节） — 显示承诺突发大小(CBS)或在给定时间内可发送的最大突发大小。

步骤2.点击要配置的所需端口的单选按钮。

步骤3.单击“编辑”。

“编辑带宽”页打开：

第4步。（可选）如果要编辑传入流量的速率，请在Ingress Rate Limit旁边选中Enable。否则，请跳至步骤7。

步骤5.在Ingress Rate Limit字段中，以KBits/s(Kbps)输入所需的限制。默认限制为100 KBits/sec。

步骤6.在Ingress Committed Burst Size(CBS)字段中输入所需的突发大小(以字节为单位)。CBS允许通过网络发送一组大小达到一定大小的数据包，而不考虑当前入口速率限制。将CBS设置得太低可能导致大量小数据包持续通过网络发送。这会导致一个端口持续拥有大量流量。将突发速率设置得过高将允许通过网络发送太多的大型数据包组。这可能导致一个端口占用其分配带宽的较大部分太频繁。最佳速率不会浪费带宽。默认大小为128000字节。

第7步。（可选）如果要编辑传出流量的速率，请在Egress Shaping Rate复选框Enable旁边。否则，请跳至步骤10。

步骤8.在Committed Information Rate(CIR)字段中，以KBits/s(Kbps)输入所需的限制。CIR是保证网络的最低带宽。为端口设置CIR将确保端口始终获得指定端口的最低带宽。将速率设置得过低会导致通过网络传输音频或视频时出现质量问题。设置过高的速率可能会为一个端口提供超出其需要的支持，从而导致网络效率低下。最佳速率不会浪费带宽。默认限制为64 KBits/秒。

步骤9.在Egress Committed Burst Size(CBS)字段中输入所需的突发大小(以字节为单位)。有关承诺突发大小的详细信息，请参阅步骤6。默认大小为128000字节。

步骤10.单击“应用”保存设置。

步骤11.要保存设置，请单击“复制/保存配置”。

系统将显示以下警报：

步骤12.单击OK。

步骤13.单击Apply将当前运行配置保存到启动配置。