目标

思科交换机提供层功能以满足第2层通信需求。交换机可以配置初始配置，高级用户也可以通过使用Web配置实用程序导航到交换机中的所需页面进行配置。本文档旨在解释这些交换机的初始设置。

适用设备

· Sx500系列堆叠式交换机

软件版本

•1.3.0.62

初始安装

步骤1.当连接有源电源线时，交换机会自动打开。该交换机接受100V至240V的电压。

步骤2.将RJ-45（以太网）电缆连接到交换机上的一个可用端口。将另一端连接到PC或访问交换机的任何其他设备。

访问图形用户界面(GUI)

步骤1.将PC的静态IP地址配置为与交换机的默认IP地址192.168.1.254位于同一子网中。

注意：当交换机使用出厂默认IP地址192.168.1.254时，其系统LED持续闪烁绿光。否则，系统LED将保持稳定绿色。

步骤2.打开Web浏览器，在地址栏中输入交换机的IP地址，然后在键盘上按Enter键。“登录”页打开：

步骤3.在字段中输入用户名和密码。默认用户名和密码为cisco和cisco。

步骤4.（可选）从Language下拉列表中选择所需的语言。

步骤5.单击Log In 以登录设备。

更改交换机的IP地址

方法 1：静态分配TCP/IP设置

步骤1.在Initial Setup区域，单击Change Device IP Address。“IPv4接口”页面打开：

步骤2.从Management VLAN下拉列表中选择VLAN编号。管理VLAN也称为本征VLAN。它是提供对Sx500交换机的访问以用于管理目的的特定VLAN。标题为“在思科托管交换机上创建VLAN”的文章可用作创建VLAN的参考。

步骤3.单击IP Address Type字段中的Static单选按钮以手动分配IP地址。

步骤4.在IPv4 Address字段中输入交换机所需的IP地址。设备的默认IP地址为192.168.1.254。

步骤5.在“掩码”字段中选择所需的单选按钮。

·网络掩码 — 在步骤4中输入IPv4地址的相应网络掩码。默认子网掩码为255.255.255.0。

·前缀长度 — 在步骤4中输入IPv4地址前缀的长度。使用的值为8到30。

第6步。（可选）单击User Defined(用户定义)，在Administrative Default Gateway（管理默认网关）字段中输入默认网关的IP地址。默认网关通常是可访问其它网络的路由器或第3层交换机。默认网关配置为为连接到Sx500交换机的主机提供到达其他网络的网关。

步骤7.单击“应用”保存设置。

方法 2：动态分配TCP/IP设置

步骤1.在Initial Setup区域，单击Change Device IP Address。“IPv4接口”页面打开：

步骤2.从Management VLAN下拉列表中选择VLAN编号。管理VLAN也称为本征VLAN。它是提供对Sx500交换机的访问以用于管理目的的特定VLAN。标题为“在思科托管交换机上创建VLAN”的文章可用作创建VLAN的参考。

步骤3.单击IP Address Type字段中的Dynamic单选按钮以动态分配IP地址。

步骤4.（可选）要续订动态分配的IP地址，请选中Renew IP Address Now（立即续订IP地址）字段中的Enable复选框。

注意：默认情况下，通过DHCP自动配置字段处于启用状态。DHCP自动配置为连接的主机提供ip地址。要获取有关DHCP自动配置的详细信息，请参阅Sx500系列堆叠式交换机上的DHCP自动配置设置。

步骤5.单击“应用”保存设置。交换机自动设置所有TCP/IP设置，如IP地址、子网掩码和从DHCP服务器检索的默认网关。