目标

本文说明如何设置通过组播通信但通过其IP地址标识其组成员的组。应注意，这不是VLAN，但它确实使用了VLAN。本文介绍IP组播组的过滤、添加和删除。

注意：要配置基本组播属性，请参阅Sx500系列堆叠式交换机上的组播属性配置文章。

适用设备

· Sx500系列堆叠式交换机

软件版本

•v1.3.0.62

系统配置

IP组播组过滤

步骤1.登录Web配置实用程序，然后选择Multicast > IP Multicast Group Address。“IP组播组地址”页打开：

步骤2.选中Filter（过滤器）字段中的所需过滤复选框。

· VLAN ID等于 — 输入要显示的组的VLAN ID。ID号介于1和4094之间。

· IP版本等于 — 选择IP组播组使用的协议版本；IPv4或IPv6。

· IP组播组地址等于 — 输入要显示的组播组的IP地址。第一组数字的值必须介于224和239之间。

·源IP地址等于 — 输入发送信号的设备的IP地址。如果组的转发模式设置为(*,G)，则将星号(*)作为目标。

步骤6.单击Go。具有匹配规范的所有IP组播组将显示在下方。

添加IP组播组

步骤1.登录Web配置实用程序并选择Multicast > IP Multicast Group Address。“IP组播组地址”页打开：

步骤2.单击Add添加静态IP组播组地址。系统将显示Add IP Multicast Group Address窗口。

步骤3.在“VLAN ID”字段中，输入要创建的组的VLAN ID。ID号必须介于1和4094之间。

步骤4.在“IP版本”字段中，单击版本4或版本6作为所需的网络协议。

步骤5.在IP组播组地址字段中，输入要显示的组播组的IP地址。第一组数字的值必须介于224和239之间。

步骤6.（可选）如果组中的组播具有特定源，请选中源特定字段中的包含复选框。

节省时间:如果未选中步骤6中的Include，请跳至步骤8。

步骤7.在IP Source Address字段中，输入要包含在组播组中的源地址。

步骤8.单击“应用”。这会添加IP组播组并更新到设备。

IP组播组规范

步骤1.登录Web配置实用程序，然后选择Multicast > IP Multicast Group Address。“IP组播组地址”页打开：

步骤2.要配置和显示IP组地址，请检查地址，然后单击“详细信息”。系统将显示IP组播接口设置窗口。

步骤3.从Interface Type下拉字段中，选择Port或LAG以查看端口或LAG。默认选项为Port。选择选项后，单击“Go(转到)”。

步骤 4：对于每个接口，选择以下选项之一：

·静态 — 将接口作为静态成员连接到组播组。

·禁止 — 表示此端口禁止通过此VLAN加入组

·无 — 表示端口当前不是此VLAN上组播的成员。在选择“静态”或“禁止”之前，这是默认值。

步骤5.单击“应用”。这将更新配置。

删除IP组播组

步骤1.登录Web配置实用程序，然后选择Multicast > IP Multicast Group Address。“IP组播组地址”页打开：

步骤2.要从组播组中删除地址，请检查地址，然后单击“删除”。